FRDM(2012) σ_{th} versus Symmetry Constants

.57 .62 .67 .72 .77 .82 .87 .92

Mass-model accuracy σ_{th} (MeV)

−20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Density-Symmetry Constant L (MeV) 25

30

35

40

Symmetry-Energy Constant J (MeV)