FRDM(2012) a_1 versus Symmetry Constants

15.215.415.6 15.816.016.2 16.416.6

Volume constant a_1 (MeV)

−20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Density-Symmetry Constant L (MeV) 25

30

35

40

Symmetry-Energy Constant J (MeV)