Effect of Tensor Forces on Ca Mass Deviations

M_{exp} − M_{frdm} rms = 1.31 MeV

SGII + Te1 (T = 500,U = − 350) rms = 2.50 MeV

SGII + Te2 (T = 600,U = 0.0) rms = 1.64 MeV

SGII + Te3 (T = 650,U = 200) rms = 2.55 MeV

15 20 25 30 Neutron Number N

−5

−4

−3

−2

−1 0 1 2 3 4 5

Mass Difference M_{exp} − M_{th} (MeV)