238Am

242Am

Relative to saddles gs.

Outer Saddle Level Densities for ^{238,242}Am

0 5 10 15

10^0

10^1

10^2

10^3

10^4

10^5

10^6

10^7

10^8

10^9

10^{10}

Excitation Energy (MeV)

Level Density ρ (MeV^{-1})