Outer

Calculated heights

Evaluated heights (Madland)

Evaluated heights (RIPL, IAEA)

225 230 235 Nucleon Number A 0

5

10

Barrier Energy E_B (MeV)

Isomer 2

4

E_{II} (MeV)

Barrier Heights for Pa

Inner 0

5

Barrier Energy E_A (MeV)