Calculated Energy Window for EC-Delayed Fission

−2 −1 0 1 2 3 4 5

Q_{EC}(N,Z) − B_f(N + 1,Z − 1) (MeV)

ECdf Observed β-stable

90 100 110 120 130 140 150 Neutron Number N

80

90

100

Proton Number Z